echo OFF
rem Door script for PRODOOR system
set CITY=ON
set PRODEBUG=
rem NOTE: Each node MUST have a different DSZLOG setting!
set DSZLOG={sys}\$door.log
{proddev}
cd {prod}
prodoor PROD.CNF {sys} %1
{sysdev}
cd {sys}
$door {board}
{board}
